CLOUDPARAMETER
Sub=Cirrus Cloud (Horizontal)
#C#=Cirrus Cloud (Horizontal)
Persistance=0.680000
Cover=107
Sharpness=0.983404
Water=22
Aspect=26
Mag=100
Shuffle=147
Offsetx=0.000000
Offsety=0.000000
System=1
